列出安装在本机上的游戏控制器。如果想测试、配置或校准游戏控制器，请选定该项，然后单击“属性”。


单击此项添加新的游戏控制器。


单击此项删除选定的游戏控制器。


单击此项测试、配置或校准游戏控制器。


列出安装的每个游戏控制器的 ID。用户可以更改分配给每个游戏控制器的 ID。


列出在系统中安装的游戏控制器。


列出控制器 ID 及当前分配给每个 ID 的游戏控制器。


选定控制器 ID 后单击该项更改分配给它的游戏控制器。


如果需要，请从该列表中为您的游戏控制器端口选择端口驱动程序。


当联机玩游戏时如果调制解调器有问题，请清除此框。


按类型 (2-button flight yoke) 和产品名 (Microsoft SideWinder 3D Pro) 列出游戏控制器。如果可能，请选择您的游戏控制器特定的产品名。

如果您的游戏控制器的产品名或类型未列出，请单击“添加其他”安装其驱动程序或单击“自定义”，自行创建。


如果您的游戏控制器不在控制器列表中，请单击此处。


指定您的游戏控制器的轴的数目。虽有例外，但一般情况下，2 轴游戏控制器通常提供上下和左右移动控制。3 轴游戏控制器通常还提供油门控制。4 轴控制器提供油门和转舵控制。


指定游戏控制器的按钮数。


如果您的游戏控制器有多个游戏杆，请选择这些选项之一。


指定有一个用于飞行模拟程序的控制器。


指定有一个触模式方向控制器，可以向 8 个方向移动。通常有 2 到 4 个按钮。


指定您的控制器有一个方向盘和油门及刹车踏板。


指定您的游戏控制器有一个准星 (POV)。“准星”使用户能够在屏幕上指定从什么位置和方向查看对象。


用户在此处键入自定义的游戏控制器的名称。所键入的名称将在“游戏控制器”对话框的“控制器”列表中显示。


选定分配给该控制器 ID 的游戏控制器。

某些游戏要求将游戏控制器分配给设备 ID 1。


按类型 (2-button flight yoke) 和产品名 (Microsoft SideWinder 3D Pro) 列出游戏控制器。如果可能，请选择您的游戏控制器特定的产品名。


显示轴 1 和 2 的移动范围。请按“校准信息”区中的指导校准您的游戏操纵杆轴 1 和 2 （通常是 X 轴和 Y 轴）的移动范围。


显示轴 3 的移动范围。请按“校准信息”区中的指导校准您的游戏操纵杆轴 3 的移动范围。


显示轴 4 的移动范围。请按“校准信息”区中的指导校准您的游戏操纵杆轴 4 的移动范围。


显示轴 5 的移动范围。请按“校准信息”区中的指导校准您的游戏操纵杆轴 5 的移动范围。


显示轴 6 的移动范围。请按“校准信息”区中的指导校准您的游戏操纵杆轴 6 的移动范围。


在将准星上下左右移动时显示其位置。请按“校准信息”区中的指导校准您的游戏控制器的准星。


如果您的游戏控制器有方向舵或踏板，请选择“方向舵”，如果您已连接了单独的方向舵和踏板，请确保它们能够在您的游戏中正常工作。


校准控制器。它设置控制器的轴的移动范围。如果控制器有“准星 (POV)”也可以进行校准。


显示轴 1 和 2 的移动范围。请按“校准信息”区中的指导校准您的游戏控制器轴 1 和 2（通常是 X 轴和 Y 轴）的移动范围。


显示轴 3 移动范围。请按“校准信息”区中的指导校准您的游戏控制器轴 3 的移动范围。


显示轴 4 移动范围。请按“校准信息”区中的指导校准您的游戏控制器轴 4 的移动范围。


这些文字描述了校准的步骤。


用于测试轴 1 和 2 的移动范围。请往测试框的四个角移。如果轴 1 和 2 无法正常反应，请重新校准游戏控制器。


用于测试轴 3 的移动范围。请往测试框的顶端和底部移。如果轴 3 无法正常反应，请重新校准游戏控制器。


用于测试轴 4 的移动范围。请往测试框的顶端和底部移。如果轴 4 无法正常反应，请重新校准游戏控制器。


用于测试轴 5 的移动范围。请往测试框的顶端和底部移。如果轴 5 无法正常反应，请重新校准游戏控制器。


用于测试轴 6 的移动范围。请往测试框的顶端和底部移。如果轴 6 无法正常反应，请重新校准游戏控制器。


用于测试您的游戏控制器的准星 (POV)（如果有）。要测试准星，请将其上下左右移动。如果无法正常反应，请重新校准您的游戏控制器。


测试您的游戏控制器按钮。每次只能按下一个按钮。分配的按钮号取决于您的游戏控制器的制造商。


请在完成校准准星的所有步骤后按下该按钮或 ENTER 键。


返回校准过程的上一步。当前轴仍保持未校准或默认的以前校准值。


移到下一步校准控制，跳过当前校准步骤。当前轴保持未校准或默认的以前校准值。


 请在完成校准准星的所有步骤后按下该按钮或 ENTER 键。


返回校准过程的上一步。当前轴仍保持未校准或默认的以前校准值。


 移到下一步校准控制，跳过当前校准步骤。当前轴保持未校准或默认的以前校准值。