Copyright: 1992-1998


도움말을 보시려면 해당 항목을 누르십시오.


DirectX 진단 도구

Microsoft� DirectX� 진단 도구 설명서에는 다음과 같은 내용이 들어 있습니다.

•	DirectX 진단 도구 정보

•	확인 사항

•	DirectX 구성 요소 테스트

•	기본 동작 무시

•	드라이버 복원

•	정보 저장

•	오류 리포트


DirectX 진단 도구 정보

DirectX� 진단 도구는 Microsoft� DirectX 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스 구성 요소 및 여러분의 시스템에 있는 드라이버에 대한 정보를 제공하며 사운드와 그래픽 출력을 테스트해 볼 수 있게 해줍니다. 또한 일부 하드웨어 가속 기능은 여러분이 사용하지 않도록 설정할 수도 있습니다.

이 도구를 사용하면 고객 지원 전화를 받고 있는 기술자에 대한 정보를 얻거나 도구를 통해 수집한 정보를 저장해 두었다가 전자 우편 메시지에 붙여 넣을 수도 있습니다.

정보는 연속된 페이지로 표시됩니다. 아래와 같은 방법을 사용하여 아래 방법 중 하나를 선택하면 각 페이지 사이를 이동할 수 있습니다.

•	탭을 클릭합니다.

•	[다음 페이지] 단추를 클릭합니다.

•	초점이 탭에 있을 때 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 키를 누릅니다.

주의  디스플레이 카드의 메모리 용량과 같은 일부 정보는 예측한 값입니다.


확인 사항

DirectX 응용 프로그램을 실행할 때 문제가 발생하면 DirectX 진단 도구가 문제의 원인을 찾을 수 있도록 도와줍니다. 여러분이 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다.

•	잘못된 버전의 DirectX 구성 요소: [DirectX 파일] 페이지의 [주의] 부분에서 베타 및 디버그 파일에 대한 경고 내용을 확인해 보십시오. 베타 파일은 테스트 버전이므로 상용 프로그램과 함께 설치해서는 안됩니다. 디버그 버전은 프로그램 개발 중에 사용되었으므로 제품의 최종 버전과 함께 설치하지 않아야 하며, 설치한 경우에는 구성 요소의 판매용 버전에서 실행하는 것에 비해 응용 프로그램이 눈에 띄게 느려질 수 있습니다.

•	인증되지 않은 드라이버: [DirectX 드라이버] 페이지의 파일 목록에서 인증되지 않은 것으로 표시되는 드라이버를 확인해 보십시오. 기타 다른 문제는 [디스플레이], [사운드] 및 [입력] 페이지의 [주의] 부분에서 확인될 수 있습니다. 인증되지 않은 드라이버는 최신 버전의 DirectX와의 완전한 호환성 테스트가 이루어지지 않았습니다.

•	하드웨어 가속 기능이 없음: DirectDraw� 또는 Direct3D� 하드웨어 가속 기능을 사용할 수 없는 경우에는 일부 프로그램이 느리게 실행되거나 전혀 실행되지 않을 수 있습니다. [디스플레이] 페이지의 [DirectX 기능]에서 DirectDraw나 Direct3D가 "가속 없음"으로 표시되어 있는지 확인하십시오 이러한 메시지가 표시되어 있으면 하드웨어를 업그레이드하는 것이 좋습니다.

•	디바이스가 연결되지 않음: 조이스틱이나 기타 입력 디바이스가 응답하지 않으면 제대로 설치되지 않은 것일 수 있습니다. DirectX 진단 도구의 [입력] 페이지에 디바이스에 대한 설명이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 제어판을 사용하여 디바이스를 추가하십시오.


DirectX 구성 요소 테스트

시스템에 장착된 각 모니터에서 DirectDraw와 Direct3D를 테스트할 수 있으며 각각의 웨이브 출력 디바이스에서 DirectSound�를 테스트해 볼 수도 있습니다. 또한 각 음악 포트에서 DirectMusic�을 테스트할 수 있습니다.

[테스트] 단추를 클릭하고 이 때 나타나는 메시지를 읽어 본 후 테스트 상황을 주의해서 보거나 들어 보십시오. 각 테스트는 테스트 결과가 정상이었는지 묻는 메시지가 나타날 때까지 계속됩니다. 테스트 결과를 확인할 때 [아니오]를 선택하면 더 이상 테스트가 실행되지 않습니다.

DirectMusic의 경우 음악이 만족스럽거나 또는 정확이 연주되지 않았을 때 단순히 [확인]을 누르면 테스트를 할 수 있습니다.

정보를 저장할 때 테스트 결과는 포함되지 않습니다.


기본 동작 무시

시스템에 설치된 각 디스플레이 디바이스에 대한 [디스플레이] 등록 정보에서 [해제] 단추를 클릭하면 DirectDraw나 Direct3D의 하드웨어 가속 기능을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다(가속 기능이 사용되고 있는 경우). 가속 기능을 사용하지 않게 설정하면 DirectX 진단 도구를 닫은 후에도 그대로 설정이 유지되기 때문에 응용 프로그램에서 가속 기능을 사용할 수 없게 됩니다. 가속 기능을 다시 사용하려면 [설정] 단추를 클릭합니다.

주의  DirectDraw 가속 기능을 사용하지 않게 설정하면 Direct3D에 대한 가속 기능도 해제됩니다.

DirectDraw 전체 화면 응용 프로그램에서 설정한 모니터 리프레시율을 무시할 수도 있습니다. 어떠한 응용 프로그램에서 디스플레이 문제가 발생했고 응용 프로그램에서 잘못된 리프레시율을 설정했다고 확신할 수 있을 때 이 작업을 수행하십시오.

오버라이드 리프레시율을 설정하려면:

1.	[기타 도움말] 페이지에서 [오버라이드] 단추를 클릭합니다.

2.	[DirectDraw 리프레시 동작 오버라이드] 대화 상자에서 편집 상자를 선택하고 모니터에서 사용할 수 있는 리프레시율을 입력합니다. 이 작업을 수행하면 [오버라이드 값] 옵션 단추가 자동으로 선택됩니다.

3.	[확인]을 클릭합니다.

오버라이드 리프레시율을 사용하지 않고 DirectDraw 응용 프로그램이 자신의 리프레시율을 설정하도록 하려면:

1.	[기타 도움말] 페이지에서 [오버라이드] 단추를 클릭합니다.

2.	[DirectDraw 리프레시 동작 오버라이드] 대화 상자에서 [기본] 옵션 단추를 선택합니다.

3.	[확인]을 클릭합니다.


드라이버 복원

일부 구성에 있어서 DirectX� 진단 도구를 이용하면 이전 오디오 및 비디오 드라이버를 복원할 수 있습니다. 이는 비호환 드라이버 문제를 해결하는 가장 좋은 방법입니다.

만약 [복원] 단추가 [기타 도움말] 페이지에 나타나면, 이 단추를 눌러 DirectX 설치 프로그램을 실행할 수 있습니다.

DirectX 설치 시 [오디오 드라이버 복원] 및 [디스플레이 드라이버 복원] 단추를 나옵니다. 어느 단추를 누르던 DirectX 설치 시 시스템에 설치했던 드라이버가 복원됩니다. 만약 단추가 사용할 수 없는 상태가 되면 이전 드라이버로 복원할 수 없습니다. 그럴 경우 하드웨어 제조업체에 문의하여 새 드라이버를 구해야 합니다.

DirectX 설치 시 D3D 하드웨어 가속을 사용할 수 없도록 하는 확인란이 또한 제공됩니다. (기본 동작 무시 참조.)


정보 저장

DirectX� 진단 도구에서 수집한 정보를 저장하는 방법은 두 가지가 있습니다.

•	[정보 저장] 단추를 클릭합니다. 모든 페이지에서 수집한 정보는 여러분이 선택한 이름으로 선택한 위치에 파일로 저장됩니다.

이 도구의 개발자 버전의 사용하는 소프트웨어 개발자인 경우에는 다음과 같이 작업할 수 있습니다.

•	[기타 도움말] 페이지에서 [리포트]를 클릭합니다. 그러면 [오류 리포트 정보] 대화 상자가 나타납니다. 필요한 데이터를 입력한 후 [보내기]를 클릭합니다. Dxinfo.txt라는 텍스트 파일이 임시 디렉터리(예를 들어, C:\Windows\Temp)에 만들어 지며 메모장에 그 내용이 표시되어 열립니다. 이 파일에는 앞의 방법으로 수집된 것과 동일한 정보와 함께 여러분이 입력한 개인 정보 및 기타 정보도 포함됩니다.


오류 리포트

DirectX 구성 요소 또는 드라이버와 관련된 문제가 발생한 경우에는 Microsoft 기술 지원부에 문의하십시오(Microsoft� Windows� 도움말의 [문제 해결] 부분 참고). 개발자 버전의 진단 도구를 사용하고 있는 경우에는 문제를 전자 우편으로 알려 줄 수도 있습니다.

주의  이러한 내용은 개발자 버전에만 적용됩니다. 모든 사용자가 이 옵션을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

전자 우편으로 오류를 리포트하려면:

1.	[기타 도움말] 페이지에서 [리포트]를 클릭합니다.

2.	[오류 리포트 정보] 대화 상자에서 관련된 부분을 모두 채워 넣고 [보내기]를 클릭합니다.

3.	만들어진 텍스트 파일의 전체 경로와 전자 우편 주소가 표시된 메시지가 나타납니다. [확인]을 클릭합니다. 메모장에 Dxinfo.txt의 내용이 표시되어 나타납니다.

4.	메모장의 [편집] 메뉴에서 [전체 선택]을 선택하고 [복사]를 선택하여 클립보드에 파일의 전체 내용을 넣습니다.

5.	사용 중인 전자 우편 프로그램에서 새 메시지를 작성하고 클립보드의 내용을 메시지 본문에 붙여 넣습니다. 그 다음, 메시지를 dxfbugs@microsoft.com으로 보냅니다.